\chapter{数値実験}
DECAMO の支配方程式系は完全圧縮系のため, 乾燥大気における全ての種類の波動が解として含まれる. 
したがって, DECAMO の大気循環モデルとしての数値精度や特性を検証する上で, 
まず初めに, 数値モデルにおける基本的な大気波動を振る舞いを調べることが必要である. 
故に本章では, DECAMO の性能を検証するために, 
音波のテストケース\citep{Tomita2004}, 
内部重力波のテストケース\citep{Tomita2004,Jablonowski2008_TestCase}
傾圧不安定のテストケース\citep{Jablonowski2006_BaroclinicInstabilityTest}を行う.   
% 共通の設定 

%% 各テストケース
\input{chapter5/case1/SoundWaveTest.tex}
\input{chapter5/case2/InternalGravWaveTest.tex}
\input{chapter5/case3/BaroclinicWaveTest.tex}