% 表題   らくらく DCPAM5 -- namelist 一覧
%
% 履歴 
%\Drireki{2012/04/12 石岡 翔}
%\Drireki{2012/04/19 竹広 真一}
%
\chapter{namelist 変数一覧(20110615 版)}

この章では \Dmodel (20110615 版) の namelist 変数のリストと
そのデフォルト値をまとめておく. 
数値計算実行時に実際に設定された値を調べるには, 
出力されるログを参照するのが確実な方法である. 

\begin{center}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ albedo\_Matthews\_nml の namelist 変数 }
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    flag\_annual\_mean & .false.  &                年平均のアルベド使用のフラグ\\  
    OceanAlbedo      & 0.1d0  &                  海洋のアルベド\\
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ auxiliary\_nml の namelist 変数 }
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    RefPress        &   1.0d5             &        基準気圧\\
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ axesset\_nml の namelist 変数 } 
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    OMPNumThreads & 1                     &       OpenMP での最大スレッド数. \\
    Sigma & -999.0d0  &                           sigmaレベル(半整数)\\
    Depth & -999.0d0  &                           地下の鉛直層境界\\
    flag\_generate\_sigma & .false.  &             鉛直層数の内部生成のためのフラグ\\
    LonInDeg & 0.0\_DP  &                          1次元モデルの場合の経度[degree]\\
    LatInDeg  & 0.0\_DP  &                         1次元モデルの場合の緯度[degree]\\
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ bucket\_model\_nml の namelist 変数 } 
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    FlagBucketModel              & .false. &       バケツモデル on/off\\
    SoilMoistCritAmnt            & 1.0d3 * 0.15d0 & 土壌が保持できる水分量の上限値\\
    SoilMoistCritAmntforEvapEff  & 1.0d3 * 0.15d0 * 0.75d0 & 地表湿潤度を 1 とする閾値\\
    FlagBucketModelSnow           & .false.   & バケツモデル 雪の扱い on/off\\
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ check\_prog\_vars\_nml の namelist 変数 }
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    VelMin  & -300.0\_DP  &                         風速最小値\\
    VelMax  &  300.0\_DP  &                         風速最大値\\
    TempMin &   50.0\_DP  &                         温度最小値\\
    TempMax &  350.0\_DP  &                         温度最大値\\
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ co2\_phase\_change\_nml の namelist 変数 }  
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    FlagUse & .false.  &                           使用フラグ\\
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ composition\_nml の namelist 変数 }
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    ncmax        & 1      &                        微量成分の数\\
    Names    (1) & 'QVap' &                        成分の変数名\\
    LongNames(1) & 'specific humidity' &           成分の名前\\
    FlagAdv     & .true.  &                        成分の移流フラグ\\
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{landscape}
 \begin{table}
  \centering
  \caption{ constants\_nml の namelist 変数 }  
  \begin{tabular}{l|c|l}
   変数名 & デフォルト値 & 意味\\
   \noalign{\hrule height 0.4pt}
    RPlanet          & 6.371e6\_DP  &               惑星半径[m]\\
    Omega            & 2.0\_DP * PI / ( 60.0\_DP * 60.0\_DP * 23.9345\_DP ) &  回転角速度[s-1]\\
    Grav             & 9.8\_DP  &                   重力加速度[m s-2]\\

    CpDry            & 1004.6\_DP  &                乾燥大気の定圧比熱[J kg-1 K-1]\\
    MolWtDry         & 28.964e-3\_DP  &             乾燥大気の平均分子量[kg mol-1]\\

    CpWet            & 1810.0\_DP  &                凝結成分(水)の定圧比熱[J kg-1 K-1]\\
    MolWtWet         & 18.01528e-3\_DP  &           凝結成分の平均分子量[kg mol-1]\\

    LatentHeat       & 2.5e6\_DP  &                 凝結の潜熱[J kg-1]\\
  \end{tabular}
 \end{table}

 \begin{table}
  \centering
  \caption{ constants\_snowseaice\_nml の namelist 変数 }   
  \begin{tabular}{l|c|l}
   変数名 & デフォルト値 & 意味\\
   \noalign{\hrule height 0.4pt}
    ThresholdSurfSnow  & 0.1d0 * 1.0d3 * 0.01d0  & 地表の雪のしきい値\\
    SnowAlbedo         & 0.7d0  &                  雪のアルベド\\
    TempCondWater      & 273.15d0  &               水の凝結温度\\

    SeaIceVolHeatCap    & 1.9d6  &                 海氷の単位体積当たりの比熱[J m-3 K-1]\\
    SeaIceThermCondCoef & 2.2d0  &                 海氷の熱伝導率[W m-1 K-1]\\

    SeaIceThreshold    & 0.5d0  &                  海氷のしきい値\\
    SeaIceThickness    & 2.0d0  &                  海氷の厚さ\\
    TempBelowSeaIce    & 273.15d0 - 2.0d0  &       海氷の下の温度\\

    SeaIceAlbedo       & 0.5d0  &                  海氷のアルベド\\
  \end{tabular}
 \end{table}

 \begin{table}
  \centering
  \caption{ cumulus\_adjust\_nml の namelist 変数 }
  \begin{tabular}{l|c|l}
   変数名 & デフォルト値 & 意味\\
   \noalign{\hrule height 0.4pt}
    CrtlRH  & 0.990\_DP  &                          臨界相対湿度\\
    ItrtMax & 10        &                          インテレーション回数\\
    TempSatMax(1:ItrtMax) & (/ 0.01, 0.02, 0.02, 0.05,0.05, 0.10, 0.10, 0.20, 0.20, 0.40 /) & 不安定の許容誤差\\
  \end{tabular}
 \end{table}

 \begin{table}
  \centering
  \caption{ dcpam\_main\_nml の namelist 変数 }   
  \begin{tabular}{l|c|l}
   変数名 & デフォルト値 & 意味\\
   \noalign{\hrule height 0.4pt}
    DynMode                 & 'HSPLVAS83' &         力学過程の選択:水平スペクトル,鉛直差分なし(Arakawa and Suarez, 1983)\\

    PhysMode                & 'FullPhysics' &       物理過程の選択:物理過程フルセットを使用\\

    RadModel                & 'DennouAGCM' &        放射モデルの選択:電脳倶楽部 AGCM5 標準放射モデル\\

    PhysImpMode             & '1LayModel' &         物理過程解法の選択:1層モデル\\

    FlagVerticalFilter      & .false.  &           鉛直フィルタ使用のフラグ\\
  \end{tabular}
 \end{table}

%\begin{table}
%\centering
%\caption{ dcpam\_main\_nml の namelist 変数 }
%\end{table}

 \begin{table}
  \centering
  \caption{ dry\_conv\_adjust\_nml の namelist 変数 }
  \begin{tabular}{l|c|l}
   変数名 & デフォルト値 & 意味\\
   \noalign{\hrule height 0.4pt}
    CrtlRH  & 1.0d0  &                             臨界相対湿度\\
    ItrtMax & 10                        &          インテレーション回数\\
    AdjustCriterion(1:ItrtMax) & 0.0d0  &          調節を行う基準(湿潤静的エネルギーの差の温度換算値)\\
    FlagUse & .true.  &                            使用フラグ\\   
  \end{tabular}
 \end{table}

 \begin{table}
  \centering
  \caption{ dryconv\_adjust\_nml の namelist 変数 }
  \begin{tabular}{l|c|l}
   変数名 & デフォルト値 & 意味\\
   \noalign{\hrule height 0.4pt}
    flag\_dryconv\_adjust   & .true.  &              乾燥対流調節使用フラグ\\
    ItrtMax               & 10      &              インテレーション回数\\
    TempSatMax(1:ItrtMax) & (/ 0.01, 0.02, 0.02, 0.05, 0.05, 0.10, 0.10, 0.20, 0.20, 0.40  /) & 不安定の許容誤差\\
  \end{tabular}
 \end{table}

 \begin{table}
  \centering
  \caption{ dynamics\_hspl\_vas83\_nml の namelist 変数 }   
  \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    TimeIntegScheme             & 'Semi-implicit' & 時間積分法:セミインプリジット法\\

    HDOrder                     & 8      &         超粘性の次数\\
    HDEFoldTimeValue            & 8640.  &         最大波数に対するe-folding time. 負の値を与えると,水平拡散係数はゼロ\\
    HDEFoldTimeUnit             & 'sec' &           最大波数に対する e-folding time の単位.\\

    FlagSpongeLayer             & .false.  &       スポンジ層適用のフラグ\\
    FlagSpongeLayerforZonalMean & .false.  &       \\
    FlagSpongeLayerforHeat      & .false.  &       \\
    SLEFoldTimeValue            & 86400.0d0  &     スポンジ層の最上層における減衰時定数\\
    SLEFoldTimeUnit             & 'sec' &           SLEFoldTimeValue の単位\\
    SLOrder                     & 1  &             スポンジ層の減衰係数の sigma 依存性のオーダ \\
    SLNumLayer                  & kmax &           スポンジ層が適応されるモデル上端からの層の数\\

    RefTemp                     & 300.  &          基準温度\\

    FlagDivDamp                 & .false.  &        \\
    DivDampPeriodValue          & 2.0\_DP  &        \\
    DivDampPeriodUnit           & 'day' &           \\

    FlagMassFixer               & .true.  &        質量補正のフラグ\\

    FlagMassHorDifCor           & .false.  &       水平拡散の補正のフラグ\\
  \end{tabular}
 \end{table}

 \begin{table}
  \centering
  \caption{ fileset\_nml の namelist 変数 }   
  \begin{tabular}{l|c|l}
   変数名 & デフォルト値 & 意味\\
   \noalign{\hrule height 0.4pt}
    FileTitle  & 'dcpam5 test run' &                出力データファイルの表題\\
    FileSource & 'dcpam5 $Name:  $ (http://www.gfd-dennou.org/library/dcpam)' & データファイル作成の手段\\
    FileInstitution & 'GFD Dennou Club (http://www.gfd-dennou.org)' & データファイルを最終的に変更した組織/個人\\
  \end{tabular}
 \end{table}
\end{landscape}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ gridset\_nml の namelist 変数 }   
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    imax        & 1                 &              軸対称計算の場合の経度格子点数\\
    imax        & 1                 &              SJPACKを使った軸対称計算の場合の経度格子点数\\
    imax        & 32                &              上記以外の場合の経度格子点数\\
    jmax        & imax / 2          &              緯度格子点数\\
    jmax\_global& -999              &              緯度格子点数(全球)\\
    kmax        & 5                 &              鉛直層数\\
    nmax        & ( imax - 1 ) / 3  &              最大全波数\\	
    kslmax      & 0                 &              地下の鉛直層数\\
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ held\_suarez\_1994\_nml の namelist 変数 }  
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    SigmaB           &  0.7\_DP  &                  \\
    kfTimeScaleInDay &  1.0\_DP  &                  \\
    kaTimeScaleInDay & 40.0\_DP  &                  \\
    ksTimeScaleInDay &  4.0\_DP  &                  \\
 \end{tabular}
\end{table}

\clearpage

\begin{table}
 \caption{ initial\_data\_nml の namelist 変数 }   
 \centering
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    Pattern & 'Small Disturbance of Temperature'  & 初期値データのパターン\\
 \end{tabular}\\[10pt]
 Pattern = 'Small Disturbance of Temperature' の場合\\
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
      TempAvr & 250.0\_DP  &                        温度平均値\\
      PsAvr   & 1.0e+5\_DP  &                       地表面気圧平均値\\
      QVapAvr & 1.0e-10\_DP  &                      比湿平均値\\
      Ueq     & 0.0\_DP  &                          赤道上の東西風速\\
 \end{tabular}\\[10pt]
 Pattern = 'agcm 5.3 default' の場合\\
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
      TempAvr & 250.0\_DP  &                        温度平均値\\
      PsAvr   & 1.0e+5\_DP  &                       地表面気圧平均値\\
      QVapAvr & 1.0e-10\_DP  &                      比湿平均値\\
      Ueq     & 0.0\_DP  &                          赤道上の東西風速\\
 \end{tabular}\\[10pt]
 Pattern = 'sugiyama et al. (2008)' の場合\\
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
      TempAvr & 490.0\_DP  &                        温度平均値\\
      PsAvr   & 3.0e+6\_DP  &                       地表面気圧平均値\\
      QVapAvr & 6.11641e-3\_DP  &                   比湿平均値\\
      Ueq     & 0.0\_DP  &                          赤道上の東西風速\\
 \end{tabular}\\[10pt]
 Pattern =  'polvani et al. (2004)' の場合\\
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
      TempAvr & 0.0\_DP  &                          温度平均値\\
      PsAvr   & 1.0e+5\_DP  &                       地表面気圧平均値\\
      QVapAvr & 0.0\_DP  &                          比湿平均値\\
      Ueq     & 0.0\_DP  &                          赤道上の東西風速\\
 \end{tabular}\\[10pt]
 Pattern =  'venus' の場合\\
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
      TempAvr & 0.0\_DP  &                          温度平均値\\
      PsAvr   & 90.0e+5\_DP  &                      地表面気圧平均値\\
      QVapAvr & 0.0\_DP  &                          比湿平均値\\
      Ueq     & 0.0\_DP  &                          赤道上の東西風速\\
 \end{tabular}\\[10pt]
 Pattern =  '1-d profile' の場合\\
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
      TempAvr & 1.0e+100\_DP  &                     温度平均値\\
      PsAvr   & 1.0e+100\_DP  &                     地表面気圧平均値\\
      QVapAvr & 0.0\_DP  &                          比湿平均値\\
      Ueq     & 0.0\_DP  &                          赤道上の東西風速\\
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{landscape}
 \begin{table}
  \caption{ lscond\_nml の namelist 変数 }
  \centering
  \begin{tabular}{l|c|l}
   変数名 & デフォルト値 & 意味\\
   \noalign{\hrule height 0.4pt}
    CrtlRH  & 1.0\_DP  &                          臨界相対湿度\\
    ItrtMax & 3       &                           インテレーション回数\\
    FlagUse & .true.  &                           使用フラグ\\
  \end{tabular} 
 \end{table}


 \begin{table}
  \centering
  \caption{ moist\_conv\_adjust\_nml の namelist 変数 }  
  \begin{tabular}{l|c|l}
   変数名 & デフォルト値 & 意味\\
   \noalign{\hrule height 0.4pt}
    CrtlRH  & 1.0d0  &                            臨界相対湿度\\
    ItrtMax & 10     &                            インテレーション回数\\
    AdjustCriterion(1:ItrtMax) & 0.0d0  &         調節を行う基準 (湿潤静的エネルギーの差の温度換算値) \\
    FlagUse & .true.  &                           使用フラグ\\
  \end{tabular}
 \end{table}

 \begin{table}
  \centering
  \caption{ phy\_implicit\_sdh\_nml の namelist 変数 }   
  \begin{tabular}{l|c|l}
   変数名 & デフォルト値 & 意味\\
   \noalign{\hrule height 0.4pt}
    SOHeatCapacity & 4.187d3 * 1.0d3 * 60.0d0  &   スラブオーシャンの比熱\\
  \end{tabular}
 \end{table}

 \begin{table}
  \centering
  \caption{ rad\_DennouAGCM\_nml の namelist 変数 }  
  \begin{tabular}{l|c|l}
   変数名 & デフォルト値 & 意味\\
   \noalign{\hrule height 0.4pt}
    DelTimeLongValue & 3.0\_DP  &                   長波フラックスを計算する時間間隔の数値\\
    DelTimeLongUnit  & 'hrs.' &                     長波フラックスを計算する時間間隔の単位\\
    LongBandNum      & 4   &                        長波バンド数\\
    LongAbsorpCoefQVap     & -999.9\_DP  &          水の吸収係数\\
    LongAbsorpCoefDryAir   & -999.9\_DP  &          空気の吸収係数\\
    LongBandWeight         & -999.9\_DP  &          バンドウェイト\\
    LongAbsorpCoefQVap    (1:LongBandNum) & (/ 8.0\_DP, 1.0\_DP, 0.1\_DP, 0.0\_DP /) & 水の吸収係数     \\                                                  
    LongAbsorpCoefDryAir  (1:LongBandNum) & (/ 0.0\_DP, 0.0\_DP, 0.0\_DP, 5.0e-5\_DP /) & 空気の吸収係数  \\
    LongBandWeight        (1:LongBandNum) & (/ 0.2\_DP, 0.1\_DP, 0.1\_DP, 0.6\_DP /) &      バンドウェイト\\
    LongPathLengthFact & 1.5\_DP  &                 光路長のファクタ\\

    SolarConst             & 1380.0\_DP  &          太陽定数\\
    DelTimeShortValue & 1.0\_DP  &                  短波 (日射) フラックスを計算する時間間隔の数値\\
    DelTimeShortUnit  & 'hrs.' &                    短波 (日射) フラックスを計算する時間間隔の単位\\
    ShortBandNum & 1        &                       短波バンド数\\
    ShortAbsorpCoefQVap    & -999.9\_DP  &          水の吸収係数\\
    ShortAbsorpCoefDryAir  & -999.9\_DP  &          空気の吸収係数\\
    ShortBandWeight        & -999.9\_DP  &          バンドウェイト\\
    ShortAbsorpCoefQVap   (1:ShortBandNum) & (/ 0.002\_DP /) &    水の吸収係数\\
    ShortAbsorpCoefDryAir (1:ShortBandNum) & (/ 0.0\_DP /) &      空気の吸収係数\\
    ShortBandWeight       (1:ShortBandNum) & (/ 1.0\_DP /) &    バンドウェイト\\
    ShortSecScat           & 1.66\_DP  &            散乱のsec zeta\\
    ShortAtmosAlbedo       & 0.2\_DP  &             大気アルベド\\

    RstInputFile  & '' &                            入力するリスタートデータのファイル名\\
    RstOutputFile & 'rst\_rad.nc' &                 出力するリスタートデータのファイル名\\
  \end{tabular}
 \end{table}
\end{landscape}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ rad\_SL09\_nml の namelist 変数 }   
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    SWOptDepAtRefPress &  3.0\_DP  &  \\
    SWRefPress         &  3.0d5  &    \\
    SWOrd              &  1.0\_DP  &  \\
    
    LWOptDepAtRefPress & 80.0\_DP  &  \\
    LWRefPress         &  3.0d5  &    \\
    LWOrd              &  2.0\_DP  &  \\

    SolarConst         & 50.7\_DP  &  \\
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ rad\_dcpam\_EV2\_nml の namelist 変数 }
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    VMRCO2                & 382.0d-6  &  \\
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ rad\_dcpam\_E\_LW\_V2\_3\_nml の namelist 変数 }   
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    FlagHighAlt           & .false.&     \\

    CloudWatREff          & 10.0d-6   &  \\
    CloudIceREff          & 10.0d-6   &  \\

    DelTimeCalcTransValue & 3.0  &       \\
    DelTimeCalcTransUnit  & 'hrs'  &     \\
    flag\_save\_time        & .false. &  \\
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ rad\_dcpam\_E\_SW\_V2\_1\_nml の namelist 変数 }   
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    FlagRayleighScattering & .true.&         \\

    SolarConst             & 1366.0\_DP  &   \\

    CloudWatREff           & 10.0d-6  &      \\
    CloudIceREff           & 10.0d-6  &      \\
 \end{tabular}
\end{table}

\clearpage

\begin{table}
 \centering
 \caption{ rad\_dcpam\_M\_15m\_nml の namelist 変数 }  
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    rad15mkg\_fn & "./kg15m"  &                   \\
    rad15mint   & 925.0\_DP   &                   \\
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ rad\_dcpam\_M\_NIR\_nml の namelist 変数 }  
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    FlagUse & .true. &                            \\
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ rad\_dcpam\_M\_V1\_nml の namelist 変数 }   
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    SolarConst      & 1380.0\_DP / 1.52\_DP**2 &  \\
    DOD067          & 0.0\_DP  &                  \\
    DustVerDistCoef & 0.01\_DP  &                 \\
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{landscape}

 \begin{table}
  \centering
  \caption{ rad\_short\_income\_nml の namelist 変数 }
  \begin{tabular}{l|c|l}
   変数名 & デフォルト値 & 意味\\
   \noalign{\hrule height 0.4pt}
    FlagRadSynchronous       & .false. &          同期回転日射のフラグ\\
    FlagAnnualMean           & .true.  &          年平均入射フラグ\\
    FlagDiurnalMean          & .true.  &          日平均入射フラグ\\
    FlagPerpetual            & .false. &          季節変化なし入射フラグ\\

    PerpDelDeg               & 0.0\_DP  &         赤緯の角度[degree]\\
    PerpDistFromStarScld     & 1.0\_DP  &         惑星と中心の恒星との距離(惑星の軌道長半径で規格化) \\

    EpsOrb               &   23.5\_DP  &          赤道傾斜角\\
    PerLonFromVE         &    0.0\_DP  &          春分から測った近日点の経度(近日点黄経)[degree]\\
    LonFromVEAtEpoch     &  280.0\_DP  &          元期における惑星の経度(黄経)[degree]\\
    Eccentricity         &    0.0\_DP  &          離心率\\
    TimeAtEpoch          &    0.0\_DP  &          元期における時刻(sec)\\
    EpochYear            &   -1       &           元期日時\\
    EpochMonth           &   -1       &           元期日時\\
    EpochDay             &   -1       &           元期日時\\
    EpochHour            &   -1       &           元期日時\\
    EpochMin             &   -1       &           元期日時\\
    EpochSec             &   -1.0\_DP &           元期日時\\

    MaxItrEccAnomaly     & 20 &                   離心近点角を計算するときの最大繰り返し時間\\
    ThreEccAnomalyError  & 1e-6\_DP  &            離心近点角を計算するときの誤差の許容しきい値\\

    IncomAIns            & 0.127\_DP  &           年平均入射の係数\\
    IncomBIns            & 0.183\_DP  &           年平均入射の係数\\
    IncomAZet            & 0.410\_DP  &           年平均入射角の係数\\
    IncomBZet            & 0.590\_DP  &           年平均入射角の係数\\
  \end{tabular}
 \end{table}
\end{landscape}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ rad\_utils\_nml の namelist 変数 }
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    DiffFact & 1.66\_DP  &                        \\
 \end{tabular}
\end{table}


\begin{table}
 \centering
 \caption{ restart\_file\_io\_nml の namelist 変数 }
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    InputFile  & ''    &                          入力するリスタートデータのファイル名\\
      OutputFile & 'rst.nc'  &                    出力するリスタートデータのファイル名\\
    IntValue   & 1.0           &                  リスタートデータの出力間隔(数値)\\
    IntUnit    & 'day'         &                  リスタートデータの出力間隔(単位)\\
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ restart\_surftemp\_io\_nml の namelist 変数 }   
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    InputFile  & ''  &                            入力するリスタートデータのファイル名\\
    InputName  & 'SurfTemp' &                     入力するデータ名\\
    OutputFile & 'rst\_sst.nc' &                  出力するリスタートデータのファイル名\\
    IntValue   & 1.0    &                         リスタートデータの出力間隔(数値)\\
    IntUnit    & 'day'  &                         リスタートデータの出力間隔(単位)\\
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ set\_1d\_profile\_nml の namelist 変数 }  
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    InFileName & 'data.nc'       &                入力ファイル名\\ 
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ set\_O3\_nml の namelist 変数 }  
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    FlagO3 & .true.  &                            オゾンがあるかどうかのフラグ\\
    Flag1D & .false.  &                           ファイルから1次元プロファイルを読み込むかどうかのフラグ\\
    O3File & ""       &                           O3を設定するファイル名\\
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ set\_cloud\_nml の namelist 変数 }
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    FlagCloud           & .true.  &               雲の分布を考えるかどうかのフラグ\\
    CloudLifeTime       & 3600.0\_DP &            雲水の寿命\\
    CloudCover          & 0.5\_DP  &              \\
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ sl09\_diffusion\_nml の namelist 変数 } 
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    SigmaB           &  0.8\_DP  &                \\
    kfTimeScaleInDay & 20.0\_DP  &                \\
    FrictionLBLat    & 16.3\_DP  &                \\
    LBHeatFlux       &  5.7\_DP  &                \\
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ surface\_data\_nml の namelist 変数 }
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    Pattern      & 'Hosaka et al. (1998)' &       地表面データのパターン\\
    SurfTemp     & 273.15\_DP  &                  地表面温度の基準値\\
    Albedo       & 0.15\_DP  &                    地表面アルベド\\
    HumidCoef    & 1.0\_DP  &                     地表湿潤度\\
    RoughLength  & 1.0e-4\_DP  &                  地表粗度長\\
    HeatCapacity & 0.0\_DP  &                     地表熱容量\\
    TempFlux     & 0.0\_DP  &                     地中熱フラックス\\
    SurfCond     & 0       &                      表状態 (0: 固定, 1: 可変)\\
    SeaIceConc   & 0.0\_DP  &                     海氷面密度\\
    SoilHeatCap      & 2.1d6  &                   土壌熱容量[J K-1 kg-1]\\
    SoilHeatDiffCoef & 1.2d0  &                   土壌熱伝導係数[J m-3 K-1]\\
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ surface\_flux\_bulk\_nml の namelist 変数 }  
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    FlagConstBulkCoef              & .false.  &   バルク係数一定値使用のフラグ\\
    FlagUseOfBulkCoefInNeutralCond & .false.  &   \\
    ConstBulkCoef                  &  0.0\_DP  &  バルク係数一定値\\

    VelMinForRi   & 0.01\_DP  &                   リチャードソン数用風最小値\\
    VelMinForVel  & 0.01\_DP  &                   運動量用風最小値\\
    VelMinForTemp & 0.01\_DP  &                   熱用風最小値\\
    VelMinForQVap & 0.01\_DP  &                   水蒸気用風最小値\\
    VelMaxForVel  & 1000.0\_DP  &                 運動量用風最大値\\
    VelMaxForTemp & 1000.0\_DP  &                 熱用風最大値\\
    VelMaxForQVap & 1000.0\_DP  &                 水蒸気用風最大値\\

    VelBulkCoefMin  &  0.0\_DP  &                 uバルク係数最小値\\
    TempBulkCoefMin &  0.0\_DP  &                 Tバルク係数最小値\\
    QVapBulkCoefMin &  0.0\_DP  &                 qバルク係数最小値\\
    VelBulkCoefMax  &  1.0\_DP  &                 uバルク係数最大値\\
    TempBulkCoefMax &  1.0\_DP  &                 Tバルク係数最大値\\
    QVapBulkCoefMax &  1.0\_DP  &                 qバルク係数最大値\\

    FlagFixFricTimeConstAtLB & .false.  &         \\
    FricTimeConstAtLB        & 1.0d100  &         下部境界摩擦の時定数[s]\\
    LowLatFricAtLB           & 1.0d100  &         下部境界摩擦が働く最低緯度[degree]\\
    FlagFixHeatFluxAtLB      & .false.  &         \\
    HeatFluxAtLB             & 1.0d100  &         \\
    FlagFixMassFluxAtLB      & .false.  &         \\
    MassFluxAtLB             & 1.0d100  &         下部境界での質量フラックス (W m-2).\\ 
 \end{tabular}
\end{table}

\clearpage

\begin{table}
 \centering
 \caption{ surface\_properties\_nml の namelist 変数 }  
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    SurfTempSetting         & 'generate\_internally' & 地表面温度の設定方法\\
    SurfTempFile            & ''                     & 地表面温度のファイル名\\
    SurfTempName            & ''                     & 地表面温度の変数名\\
    SeaIceSetting           & 'generate\_internally' & 海氷面密度の設定方法\\
    SeaIceFile              & ''                     & 海氷面密度のファイル名\\
    SeaIceName              & ''                     & 海氷面密度の変数名\\
    AlbedoSetting           & 'generate\_internally' & 地表アルベドの設定方法\\
    AlbedoFile              & ''                     & 地表アルベドのファイル名\\
    AlbedoName              & ''                     & 地表アルベドの変数名\\
    HumidCoefSetting        & 'generate\_internally' & 地表湿潤度の設定方法\\
    HumidCoefFile           & ''                     & 地表湿潤度のファイル名\\
    HumidCoefName           & ''                     & 地表湿潤度の変数名\\
    RoughLengthSetting      & 'generate\_internally' & 地表粗度長の設定方法\\
    RoughLengthFile         & ''                     & 地表粗度長のファイル名\\
    RoughLengthName         & ''                     & 地表粗度長の変数名\\
    HeatCapacitySetting     & 'generate\_internally' & 地表熱容量の設定方法\\
    HeatCapacityFile        & ''                     & 地表熱容量のファイル名\\
    HeatCapacityName        & ''                     & 地表熱容量の変数名\\
    TempFluxSetting         & 'generate\_internally' & 地中熱フラックスの設定方法\\
    TempFluxFile            & ''                     & 地中熱フラックスのファイル名\\
    TempFluxName            & ''                     & 地中熱フラックスの変数名\\
    SurfCondSetting         & 'generate\_internally' & 地表面状態の設定方法\\
    SurfCondFile            & ''                     & 地表面状態のファイル名\\
    SurfCondName            & ''                     & 地表面状態の変数名\\
    SurfHeightSetting       & 'generate\_internally' & 地表面高度の設定方法\\
    SurfHeightFile          & ''                     & 地表面高度のファイル名\\
    SurfHeightName          & ''                     & 地表面高度の変数名\\
    SoilHeatCapSetting      & 'generate\_internally' & 土壌熱容量の設定方法\\
    SoilHeatCapFile         & ''                     & 土壌熱容量のファイル名\\
    SoilHeatCapName         & ''                     & 土壌熱容量の変数名\\
    SoilHeatDiffCoefSetting & 'generate\_internally' & 土壌熱伝導率の設定方法\\
    SoilHeatDiffCoefFile    & ''                     & 土壌熱伝導率のファイル名\\
    SoilHeatDiffCoefName    & ''                     & 土壌熱伝導率の変数名\\
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ timefilter\_asselin1972\_nml の namelist 変数 }  
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    FilterParameter & 0.05\_DP  &                 タイムフィルターの係数\\
 \end{tabular}                                                 
\end{table}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ timeset\_nml の namelist 変数 }  
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    cal\_type                      & 'noleap' &     暦の種類\\
    month\_in\_year                 &   -1  &       1年の月の数\\
    day\_in\_month(1:MaxNmlArySize) &   -1  &       1ヶ月のに数\\
    hour\_in\_day                   &   -1  &       1日の時間数\\
    min\_in\_hour                   &   -1  &       1時間の分数\\
    sec\_in\_min                    &   -1.0\_DP  & 1分の秒数\\

    DelTimeValue                  &   30.0\_DP  &   時間ステップ\\
    DelTimeUnit                   & 'min'   &       時間ステップの単位\\
    flag\_half                     & .false.  &     \\

    RestartTimeValue              &    0.0\_DP  &   リスタート開始時刻\\
    RestartTimeUnit               & 'sec'  &        リスタート開始時刻の単位\\

    InitialYear                   & 2000    &       積分開始時刻の年\\
    InitialMonth                  &    1    &       積分開始時刻の月\\
    InitialDay                    &    1    &       積分開始時刻の日\\
    InitialHour                   &    0    &       積分開始時刻の時間\\
    InitialMin                    &    0    &       積分開始時刻の分\\
    InitialSec                    &    0.0  &       積分開始時刻の秒\\

    IntegPeriodValue              &   -1.0  &       積分期間\\
    IntegPeriodUnit               & 'sec'   &       積分期間の単位\\

    EndYear                       & 2000    &       積分終了時刻の年\\
    EndMonth                      &    1    &       積分終了時刻の月\\
    EndDay                        &    2    &       積分終了時刻の日\\
    EndHour                       &    0    &       積分終了時刻の時間\\
    EndMin                        &    0    &       積分終了時刻の分\\
    EndSec                        &    0.0  &       積分終了時刻の秒\\

    PredictIntValue               &    1.0\_DP  &   終了予想日時表示間隔\\
    PredictIntUnit                & 'day'    &      終了予想日時表示間隔の(単位)\\

    CpuTimeMoniter                 & .true.  &      CPU時間計測のオンオフ\\
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ vdiffusion\_my1974\_nml の namelist 変数 }   
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    FlagConstDiffCoef & .false.  &                \\
    ConstDiffCoefM    & 0.0d0  &                  \\
    ConstDiffCoefH    & 0.0d0  &                  \\

    SquareVelMin    &     0.1  &                  風二乗差最小値\\
    BulkRiNumMin    & - 100.   &                  バルク リチャードソン数最小値\\

    MixLengthMax    & 300.     &                  最大混合距離\\
    TildeShMin      &   0.     &                  $ tilde{S\_h} $ 最小値\\
    TildeSmMin      &   0.     &                  $ tilde{S\_m} $ 最小値\\
    VelDiffCoefMin  &   0.1    &                  $ Dvect{u} $ 拡散係数最小値\\
    TempDiffCoefMin &   0.1    &                  T拡散係数最小値\\
    QMixDiffCoefMin &   0.1    &                  q拡散係数最小値\\
    VelDiffCoefMax  & 10000.   &                  $ Dvect{u} $ 拡散係数最大値\\
    TempDiffCoefMax & 10000.   &                  T拡散係数最大値\\
    QMixDiffCoefMax & 10000.   &                  q拡散係数最大値\\

%    ! Parameters proposed by Mellor and Yamada (1982).\\
    MYLv2ParamA1 &  0.92       &                  \\
    MYLv2ParamB1 & 16.6        &                  \\
    MYLv2ParamA2 &  0.74       &                  \\
    MYLv2ParamB2 & 10.1        &                  \\
    MYLv2ParamC1 &  0.08       &                  \\
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ venus\_simple\_forcing\_nml の namelist 変数 }  
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    SurfFrictionTimeConstInEarthDay & 30.0d0  &   \\
    FlagConstNCC                    & .false. &   \\
    ConstNCCInEarthDay              & 30.0d0  &   \\
 \end{tabular}
\end{table}

\begin{table}
 \centering
 \caption{ vertical\_filter\_nml の namelist 変数 }  
 \begin{tabular}{l|c|l}
  変数名 & デフォルト値 & 意味\\
  \noalign{\hrule height 0.4pt}
    FilterParameter & 0.1\_DP  &                  鉛直フィルターの係数\\
 \end{tabular}
\end{table}

\end{center}

