\hypertarget{dc__types_8f90}{}\section{dc\+\_\+utils/dc\+\_\+types.f90 File Reference}
\label{dc__types_8f90}\index{dc\+\_\+utils/dc\+\_\+types.\+f90@{dc\+\_\+utils/dc\+\_\+types.\+f90}}
\subsection*{Modules}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
module \hyperlink{namespacedc__types}{dc\+\_\+types}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em 種別型パラメタを提供します。 \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
\subsection*{Variables}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
integer, parameter, public \hyperlink{namespacedc__types_a1059e567d99c60c9d08992a95cd2e9a5}{dc\+\_\+types\+::sp} = C\+\_\+\+F\+L\+O\+AT
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em 単精度実数型変数 \end{DoxyCompactList}\item 
real(sp), parameter, public \hyperlink{namespacedc__types_a33b5725784482f562320fd37139b27e9}{dc\+\_\+types\+::sp\+\_\+eps} = E\+P\+S\+I\+L\+ON(0.\+0e0)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em 単精度実数型変数のマシンイプシロン. \end{DoxyCompactList}\item 
integer, parameter, public \hyperlink{namespacedc__types_ac74a34430fcd3d0eb2344f19d536c086}{dc\+\_\+types\+::dp} = C\+\_\+\+D\+O\+U\+B\+LE
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em 倍精度実数型変数 \end{DoxyCompactList}\item 
real(dp), parameter, public \hyperlink{namespacedc__types_af3e099f2d14b8de3d9988f360ea1a55f}{dc\+\_\+types\+::dp\+\_\+eps} = E\+P\+S\+I\+L\+ON(0.\+0d0)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em 倍精度実数型変数のマシンイプシロン. \end{DoxyCompactList}\item 
integer, parameter, public \hyperlink{namespacedc__types_a39bf004dc730dd81a5d7fad3a07b6131}{dc\+\_\+types\+::stdin} = I\+N\+P\+U\+T\+\_\+\+U\+N\+IT
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em 標準入力の装置番号 \end{DoxyCompactList}\item 
integer, parameter, public \hyperlink{namespacedc__types_a5d5ccca8cc2b447f2a0546da0a22efdc}{dc\+\_\+types\+::stdout} = O\+U\+T\+P\+U\+T\+\_\+\+U\+N\+IT
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em 標準出力の装置番号 \end{DoxyCompactList}\item 
integer, parameter, public \hyperlink{namespacedc__types_af17f91282e30c86cfe4e45300c17edab}{dc\+\_\+types\+::stderr} = E\+R\+R\+O\+R\+\_\+\+U\+N\+IT
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em 標準エラー出力の装置番号 \end{DoxyCompactList}\item 
integer, parameter, public \hyperlink{namespacedc__types_a6d28eb015ba84292a06f4ff25165b376}{dc\+\_\+types\+::token} = 32
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em 単語やキーワードを保持する文字型変数の種別型パラメタ \end{DoxyCompactList}\item 
integer, parameter, public \hyperlink{namespacedc__types_adb76910ff05e3b9fe3436567f8f8dac6}{dc\+\_\+types\+::string} = 256
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em 文字列を保持する 文字型変数の種別型パラメタ \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
