%表題   GTOOL3 利用の手引 (ref)
%
%履歴   90/09/24 沼口  敦
%       95/06/02 竹広真一
%

\chapter{参考文献}

\begin{description}
\item[{\tt [1]}] 地球流体電脳ライブラリ(dcl-5.0)利用の手引き,
                  地球流体電脳倶楽部 {\tt (1995)}
%\item[{\tt [2]}] 電脳ライブラリー CCUT/HITAC版 ローカルマニュアル,             %     沼口  敦 {\tt (1990)}
\end{description}

%\vspace{90mm}

% \hspace{60mm}
%\begin{minipage}[t]{80mm}
%格子点データ解析ツール\GTOOL3は暫定版であり,
%このマニュアルに記載された仕様は
%随時変更されることがあります.
%大きな変更はBBS等でお知らせしますが,
%パラメーターの小さな変更等は
%予告なく行なうことがありますので
%ご了承ください.
%\end{minipage}

% Local Variables: 
% mode: japanese-latex
% TeX-master: "gtool"
% End: 
