\hypertarget{interfacedc__date__generic_1_1validcaltype}{}\section{dc\+\_\+date\+\_\+generic\+:\+:validcaltype Interface Reference}
\label{interfacedc__date__generic_1_1validcaltype}\index{dc\+\_\+date\+\_\+generic\+::validcaltype@{dc\+\_\+date\+\_\+generic\+::validcaltype}}


\subsection{Detailed Description}


Definition at line 358 of file dc\+\_\+date\+\_\+generic.\+f90.



The documentation for this interface was generated from the following file\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
dc\+\_\+utils/\hyperlink{dc__date__generic_8f90}{dc\+\_\+date\+\_\+generic.\+f90}\end{DoxyCompactItemize}
